Plot file version 10 created 24-OCT-1997 18:07:54 APT03_AC.UV.1 Freq = 22.2390 GHz, Bw = 16.016 MHz Calibrated with CL # 1 and BP # 1 (BP mode 1)

Total-power spectrum IF number: 2 Timerange: 00/20:33:00 to 00/20:44:00 Antenna: MOP ( 2) Stokes: RR

MilliAmpl Jy

Channels

0 200 400 600 800 1000

700

600

500

400

300

200

100

0