Plot file version 1 created 14-OCT-2009 15:53:54 J0609-15 T09149.UVDATA.2 Freq = 6.6660 GHz, Bw = 4.002 MH Calibrated with CL # 2 but no bandpass applied

Vector averaged cross-power spectrum Baseline: HOB (01) - Vm (02) Timerange: 00/05:30:00 to 00/05:40:00

Ampl Jy

Channels

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 IF 1(LL)

Phas deg

150 100 50 0 -50 -100 -150 -200

Plot file version 2 created 14-OCT-2009 16:00:33 G188.95+ T09149.UVDATA.2 Freq = 6.6660 GHz, Bw = 4.002 MH Calibrated with CL # 2 but no bandpass applied

Vector averaged cross-power spectrum Baseline: HOB (01) - Vm (02)

Ampl Jy

Channels

800 820 840 860 880 900 920 940 960

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 IF 1(LL)

Phas deg

200 150 100 50 0 -50 -100 -150

Plot file version 3 created 14-OCT-2009 16:01:40 G188.95+ T09149.UVDATA.2 Freq = 6.6660 GHz, Bw = 4.002 MH Calibrated with CL # 2 but no bandpass applied

Total-power spectrum Antenna: HOB (01)

Real Jy

Channels

800 820 840 860 880 900 920 940 960

900

880

860

840

820

800

780 IF 1(LL)